\section{Overview}
    \paragraph{}
    TV Rhyme adalah sistem pemantauan aktifitas menonton saluran televisi di Indonesia, yang perlu dilakukan monitoring dan management pada internal sistemnya. TV Rhyme terdiri dari baseunit dan remote, yang masing-masingnya memiliki komponen software dan hardware. Adapun aktifitas yang rutin dilakukan oleh baseunit TV Rhyme antara lain, yaitu merekam informasi remote, mengolah data, menyimpan data cache, dan mengirim data ke server. Pengiriman data ini sangat tergantung pada koneksi ke Internet (Network) yang stabil. Bila koneksi tidak stabil, berakibat data tertampung di data cache. Bila terus ditampung dalam waktu lama (tanpa dikirim ke server), menyebabkan memory baseunit menjadi penuh dan dapat mengganggu proses lain yang sedang berjalan, termasuk fungsi bisnis dari TV Rhyme. Sehingga dibutuhkan Sistem pendamping yang melakukan monitoring ataupun management terhadap aktifitas, status network, maupun info memory pada sistem TV Rhyme. Monitoring dan management dalam sistem TV Rhyme dapat memanfaatkan konsep Network Management System (NMS).

    \paragraph{}
    % A network management system (NMS) is an application or set of applications that lets network administrators manage a network's independent components inside a bigger network management framework. NMS may be used to monitor both software and hardware components in a network. It usually records data from a network's remote points to carry out central reporting to a system administrator.

    Network Management System (NMS) adalah seperangkat aplikasi yang digunakan oleh network administrators untuk mengatur komponen-komponen pada suatu network framework yang besar. NMS bisa juga digunakan untuk memonitor komponen software dan hardware dalam network. NMS merekam data dari komponen network untuk diinformasikan ke bagian system administrator.

    \paragraph{}
    % The key benefit to NMS is that it permits users to monitor or manage their entire business operations using a central computer.
    % A network management system is useful in:

    % Network device discovery
    % Network device monitoring
    % Network performance analysis
    % Network device management
    % Intelligent notifications, or customizable alerts

    % Quality network management systems include the following features:

    %     Saves money: Only one system admin is required at a single location to monitor and manage the entire network, which cuts hiring expenditures.
    %     Saves time: Each IT provider gets direct access to any data when required. All team members can simply enter or retrieve data using their own workstations. At the same time, their access may be controlled by the network manager.
    %     Increases productivity: Helps manage every aspect of the office network, which includes software, hardware and other peripherals. The NMS identifies an issue as soon as it occurs it to ensure that there is no productivity slowdown or data loss.

    % reference : https://www.techopedia.com/definition/11988/network-management-system-nms

    Pemanfaatan NMS pada TV Rhyme akan sangat bermanfaat untuk memonitor perangkat TV Rhyme, performance analysis, management perangkat, notifikasi status perangkat, ataupun pemberitahuan lainnya. Bila memanfaatkan NMS pada TV Rhyme, maka dapat menghemat biaya dan waktu, dan meningkatkan produktifitas. Karena dengan NMS, monitoring perangkat TV Rhyme dapat dilakukan secara terpusat dan realtime, sehingga dapat mempercepat perolehan informasi dan pengambilan keputusan.